NAME    SWAPSIZE WINDOWAPI

DESCRIPTION 'OS/2 2.0 Control Program Labs SWAPSIZE Program'

STUB    'OS2STUB.EXE'

DATA    MULTIPLE

STACKSIZE   8192
HEAPSIZE    4096

PROTMODE

